Содержание Справки по расширенным параметрам SL

В следующих разделах описаны основные энергосберегающие свойства, а также дополнительные энергосберегающие возможности микропроцессора 386 SL по продлению срока годности электрической батарейки.

Чтобы научиться пользоваться Справкой, нажмите клавишу F1.

Как

Изменить скорость выполнения операций

Управлять временными остановками компьютера

Возобновить деятельность компьютера


Изменение оперативной скорости
Изменение скорости выполнения операций

Срок годности батарейки зависит от скорости выполнения операций Вашим компьютером. Если Вы работаете со Стандартными энерго-управляющими установками (Standard power management settings), то, возможно, Вы предпочтете работать с меньшей скоростью для экономии энергии.

Чтобы изменить скорость выполнения операций Вашим компьютером

1	Откройте список "Скорость центрального процессора" и выберите нужную Вам скорость.

2	Выберите кнопку "ОК".

Для получения информации о диалоговом окне Расширенные Параметры SL (SL Enhanced Options), выберите кнопку "Справка" или нажмите клавишу F1 при открытом диалоговом окне.


Управление временными остановками компьютера

Ваш компьютер может приостанавливать работу для экономии энергии двумя способами. Можно приостановить работу компьютера вручную при помощи кнопки "Остановить/Возобновить" или закрывая заслонку (the lid), если Ваш компьютер поддерживает это свойство. Возможна также автоматическая остановка компьютера по прошествии определенного времени.

При помощи параметров "Ручная остановка" и "Автоматическая остановка" Вы можете точно определить, когда Ваш компьютер должен приостанавливать свою работу.

Для получения информации об управлении временной остановкой работы компьютера выберите один из следующих разделов:

Использование параметров ручной остановки

Использование параметров автоматической остановки


Использование параметров ручной остановки

При помощи параметров ручной остановки можно определить, когда компьютер должен в ручном режиме прекращать свои операции при условии нажатой кнопки "Остановить/Возобновить" или закрытой заслонки.

Чтобы определить, когда Ваш компьютер должен приостановить работу в ручном режиме

1	В поле "Ручная остановка" выберите параметр "Немедленно", если Вы хотите, чтобы компьютер немедленно приостановил свою работу.

2	Установите флажок проверки "Отложить до простоя" (Delayed Until Idle) для того, чтобы отложить приостановку работы компьютера до окончания выполнения текущих заданий работающих приложений. Этот параметр доступен только при выбранном параметре "Расширенное управление электроэнергией" (Advanced Power Management) в диалоговом окне Энергия.

3	Выберите кнопку "ОК".

Для получения информации о диалоговом окне Расширенные Параметры SL выберите кнопку "Справка" или нажмите клавишу F1 при открытом диалоговом окне.


Использование параметров автоматической остановки

При помощи параметров автоматической остановки можно определить будет ли Ваш компьютер автоматически приостанавливать работу для экономии энергии и если будет, то когда именно.

Чтобы определить моменты автоматической остановки компьютера

1	В поле "Автоматическая остановка" установите флажок проверки "После" для того, чтобы Ваш компьютер автоматически останавливался после того, как в течение определенного числа минут не было никакой деятельности по вводу или выводу .

2	Установите число минут неактивности перед приостановкой работы компьютера.

3	Установите флажок проверки "Отложить до простоя" (Delayed Until Idle) для того, чтобы отложить приостановку работы компьютера до окончания выполнения текущих заданий работающих приложений. Этот параметр доступен только при выбранном параметре "Расширенное управление электроэнергией" (Advanced Power Management) в диалоговом окне Энергия.

4	Выберите кнопку "ОК".

Если флажок проверки "После (минуты)" не установлен, то компьютер не будет останавливаться автоматически. В таком случае, если Вы хотите остановить компьютер для экономии энергии, то это придется делать в ручном режиме.

Для получения информации о диалоговом окне Расширенные Параметры SL выберите кнопку "Справка" или нажмите клавишу F1 при открытом диалоговом окне.


Возобновление деятельности компьютера

При помощи параметров в поле "Возобновить" можно определить момент возобновления работы компьютера.

Чтобы определить момент возобновления работы компьютера

1	Если Вы хотите, чтобы компьютер возобновил свою деятельность при получении вызова от модема, то установите флажок проверки "При сигнале модема".

2	Если Вы хотите, чтобы компьютер возобновил свою деятельность в определенный момент времени, то установите флажок проверки "Дата/время" и затем задайте дату и время возобновления.

3	Выберите кнопку "ОК".

Для получения информации о диалоговом окне Расширенные Параметры SL выберите кнопку "Справка" или нажмите клавишу F1 при открытом диалоговом окне.


Расширенные параметры SL

При помощи расширенных параметров SL можно использовать дополнительные свойства компьютерного микропроцессора Intel 386 SL по продлению срока годности батарейки.

Для получения информации о диалоговом окне и его параметрах выберите одну из следующих кнопок:

 Ручная остановка: немедленно

 Скорость центрального процессора: автоматически

 Ручная остановка: отложить до простоя

 Скорость центрального процессора: 10%

 Автоматическая остановка: после (минуты)

 Скорость центрального процессора: 25%

 Автоматическая остановка: отложить до простоя

 Скорость центрального процессора: 50%

 Возобновить: при сигнале модема

 Скорость центрального процессора: 100%

 Возобновить: дата/время

См. также

Изменение скорости выполнения операций

Управление временными остановками компьютера

Возобновление деятельности компьютера


Скорость центрального процессора: автоматически

Откройте список "Скорость центрального процессора" и выберите параметр "Автоматически" для достижения максимальной экономии энергии при работе компьютера.

При данной установке скорость операций компьютера максимальна, но блок центрального процессора (ЦПУ) отключается при первой же возможности для экономии энергии. Этот параметр доступен только при выделенном Advanced power-management setting в диалоговом окне Энергия.


Скорость центрального процессора: 10%

Откройте список "Скорость центрального процессора" и выберите 10% для того, чтобы скорость операций Вашего компьютера составляла одну десятую нормальной скорости.


Скорость центрального процессора: 25%

Откройте список "Скорость центрального процессора" и выберите 25% для того, чтобы скорость операций Вашего компьютера составляла одну четвертую нормальной скорости.


Скорость центрального процессора: 50%

Откройте список "Скорость центрального процессора" и выберите 50% для того, чтобы скорость операций Вашего компьютера составляла половину нормальной скорости.


Скорость центрального процессора: 100%

Откройте окно "Скорость центрального процессора" и выберите 100% для отказа от экономии энергии центрального процессора при работе компьютера.

В таком случае ЦПУ Вашего компьютера будет работать на полной скорости.


Ручная остановка: немедленно

При выборе данного параметра компьютер будет приостанавливать свою работу непосредственно после нажатия кнопки "Остановить/Восстановить" или после закрытия заслонки.

Работающие в этот момент приложения приостановятся и продолжат работу только после возобновления работы компьютера.

Замечание.	Система Windows может рассматривать некоторые приложения как работающие, в то время как они ждут ввода информации. Выберите данный параметр для того, чтобы можно было вручную приостановить работу компьютера при выполнении одного из таких приложений.


Ручная остановка: отложить до простоя

Выберите данный параметр для того, чтобы отложить приостановку компьютера до завершения выполнения текущих заданий работающими приложениями.

 Этот параметр доступен только при выбранном параметре "Advanced Power Management" в диалоговом окне Энергия.

Замечание.	Система Windows может рассматривать некоторые приложения как работающие, в то время как они ждут ввода информации. Выберите данный параметр для того, чтобы можно было вручную приостановить работу компьютера при выполнении одного из таких приложений. В таком случае для приостановки работы компьютера следует выбрать параметр "Немедленно".


Автоматическая остановка: после (минуты)

Установите данный флажок проверки для автоматической остановки компьютера после того, как в течение определенного числа минут не производились операции ввода-вывода.

Чтобы определить число минут неактивности щелкните по верхней или нижней стрелке просмотра для увеличения или уменьшения числа минут.

Или введите положительное целое число.


Автоматическая остановка: отложить до простоя

Установите данный флажок проверки для того, чтобы отложить приостановку компьютера до завершения выполнения текущих заданий работающими приложениями.

 Этот параметр доступен только при выбранном параметре "Advanced Power Management" в диалоговом окне Энергия.

Если этот параметр выделен, то такие устройства как экран, жесткий диск и другие могут выключаться для экономии энергии, но компьютер не сможет остановиться автоматически до тех пор, пока все приложения не завершат выполнения текущих заданий.

Замечание.	Система Windows может рассматривать некоторые приложения как работающие, в то время как они ждут ввода информации. Выберите данный параметр для того, чтобы можно было вручную приостановить работу компьютера при выполнении одного из таких приложений. В таком случае для автоматической приостановки работы компьютера следует очистить данный флажок проверки.


Возобновит: при сигнале модема

Установите данный флажок проверки для возобновления работы компьютера при поступлении сигнала модема.


Возобновить: дата/время

Установите данный флажок проверки для возобновления работы компьютера в определенный момент времени.

Для установки даты возобновления работы следует выбрать месяц, день и год в окне "Дата" и затем щелкнуть по верхней или нижней стрелке просмотра для увеличения или уменьшения выбранного значения на единицу.

Или введите новое значение.

Для установки времени возобновления работы выберите часы, минуты и секунды в окне "Время" и затем щелкните по верхней или нижней стрелке просмотра для увеличения или уменьшения выбранного значения на единицу.

Или введите новое значение.