Содержание Справки по Power Management

В следующих разделах описываются операции, которые Вы можете выполнить для определения работы Windows с батареями.

Как...

Узнать уровень заряда батареи

Действовать в случае сообщения о низком уровне заряда батареи

Установить используемый тип Power Management

Задать дополнительные параметры Power Management


Действия при сообщении о низком уровне заряда батарей
Действия в случае сообщения о низком уровне заряда батареи

Если Вы получили сообщение о том, что батареи находятся на низком уровне, замените батарею на новую или включите компьютер немедленно в электросеть. Если это невозможно, переключитесь в каждое из работающих в настоящий момент приложений и сохраните свои файлы. Если Вы не сохраните файлы, изменения могут быть потеряны.

Если уровень зарядки батареи становится критическим, компьютер может временно прекратить работу, предотвращая тем самым потерю вносимых Вами изменений. В этом случае Вы должны заменить батарею или включить компьютер в электросеть, и только после этого Вы сможете продолжить работу.


Как узнать уровень заряда батарей
Как узнать уровень заряда батареи

Если Ваш компьютер может определять уровень зарядки батареи, то в диалоговом окне выводится уровень заряда батареи на настоящий момент.

В следующей таблице описаны уровни заряда батареи.

Уровень	Состояние батареи

Высокий	Уровень заряда достаточно высок для нормального функционирования компьютера.

Низкий	Уровень низкий. Может появиться сообщение с предложением заменить батарейку. Вам также следует сохранить файлы во избежании потери внесенных изменений.

Критический	Батарея практически полностью использована. Компьютер может автоматически прекратить работу до тех пор, пока вы не замените батарейку или не включите компьютер в электросеть. Только после этого Вы сможете продолжить работу.


Установка используемого типа Power Management

Вы можете выбрать один из трех параметров Power Management (Расширенный, Стандартный и Выключен).

Как задать параметры для Power Management

1	В списке Power Management щелкните по стрелке вниз, чтобы открыть список.

Или нажмите ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ.

2	Выберите тип Power Management, который Вы хотите использовать.

Тип Расширенный задает использование дополнительных возможностей по экономии энергии, предоставляемых системойWindows. Тип Стандартный задает использование возможностей по экономии энергии, предоставляемых Вашим компьютером. Тип Выключить отключает все возможности по сохранению энергии.

3	Выберите кнопку OK.

Замечание.	Если Вам кажется, что меры по экономии энергии не действуют, то, возможно, Вы работаете с приложениями, которые не распознают способ управления питанием, используемый в Windows. В этом случае выберите тип Стандартный.

Если при работе в диалоговом окне Power Вы хотите получить справку по этому окну, выберите кнопку справки или нажмите клавишу F1.


Задание дополнительных параметров Power Management

Некоторые производители компьютеров предоставляют дополнительные возможности по экономии энергии по сравнению с возможностями предлагаемыми Windows. Если Вы обладаете именно таким компьютером, в диалоговом окне Power появляется кнопка Параметры.

Как задать дополнительные параметры по экономии энергии

1	В диалоговом окне Power выберите кнопку Параметры. На экране появится диалоговое окно с опциями, имеющимися в Вашем компьютере для экономии энергии.

2	В диалоговом окне задайте любые нужные Вам опции.

3	Выберите кнопку OK.

4	В диалоговом окне Power выберите кнопку OK.

Если при работе в диалоговых окнах Параметры и Power Вы хотите получить справку по этим окнам, выберите кнопку справки или нажмите клавишу F1.


Power

Используйте это диалоговое окно для определения того, как Windows использует ресурсы батареи.

Чтобы узнать подробнее о этом диалоговом окне выберите одну из следующих кнопок:

 Power Management: Расширенный

 Power Management: Стандартный

 Power Management: Выключен

 Уровень Батареи

 Кнопка Параметры

Набор параметров, возникающий в диалоговом окне, зависит от возможностей по экономии энергии, которыми обладает Ваш компьютер. Если Ваш компьютер не умеет определять уровень заряда батареи, то опция Battery Level не появляется в диалоговом окне. Если компьютер не поддерживает дополнительных, по сравнению с предоставляемыми Windows, возможностей по экономии энергии, то кнопка Параметры отсутствует.

См. также

Как узнать уровень заряда батареи

Действия в случае сообщения о низком уровне заряда батареи

Установка используемого типа Power Management

Задание дополнительных параметров Power Management


Power Management: Расширенный

Выбирайте тип Расширенный, если Вы хотите использовать возможности по экономии энергии, предоставляемые Windows.

Когда установлен этот тип, Windows обеспечивает экономию энергии во время работы и предоставляет возможности по управлению питанием в дополнение к имеющимся в компьютере. Эти возможности могут включать установку заново времени и некоторых устройств, таких как мышь или другое указывающее устройство, в случае возобновления работы после ее прекращения в целях экономии энергии.


Power Management: Стандартный

Выбирайте тип Стандартный, если Вы хотите пользоваться только возможностями по экономии энергии, встроенными в Ваш компьютер.

Когда задан этот тип, Windows не осуществляет операций по экономии энергии во время работы. Кроме того, на некоторых компьютерах может сбиться время и дата, а мышь и другие устройства могут не функционировать должным образом в случае возобновления работы после ее прекращения в целях экономии энергии.


Power Management: Выключен

Выбирайте тип Выключен (Off) для отключения возможностей по экономии энергии.

Выбирайте данный тип в том случае, когда Вы хотите запретить автоматическое отключение компьютера и некоторых устройств с целью экономии энергии. Например, выбирайте этот тип, если Ваш компьютер работает от сети. Если компьютер работает на батарейках, используйте другие типы для продления срока использования батарей.


Уровень Батареи

Эта область показывает, работает ли в настоящий момент Ваш компьютер от батареек или включен в сеть. Если компьютер включен в сеть, на экране показан значок AC. Если компьютер работает от батареек, показан значок батарейки. Кроме того, если Ваш компьютер может определять уровень заряда батареи, в диалоговом окне выведен уровень заряда на настоящий момент.


Кнопка Параметры

Некоторые производители компьютеров предоставляют дополнительные возможности по экономии энергии. Если Вы обладаете именно таким компьютером, в диалоговом окне появится кнопка Параметры.

Выберите кнопку Параметры для вывода на экран диалогового окна с дополнительными возможностями по экономии энергии, имеющимися в Вашем компьютере.